50 100 150 200 250 300 78

79

80

81

82

83

84 light scalar Higgs mass

M [ GeV ]

-150 GeV -250 GeV

100 GeV

200 GeV

3a)

50 100 150 200 250 300 100

110

120

130

140 light scalar Higgs mass

M [ GeV ]

200 GeV

-150 GeV 100 GeV -75 GeV

3b)